LIBRARY LV_SNAP7.DLL
EXPORTS
  lv_Cli_Create
  lv_Cli_Destroy
  lv_Cli_ConnectTo
  lv_Cli_Connect
  lv_Cli_Disconnect
  lv_Cli_GetParam
  lv_Cli_SetParam
  lv_Cli_ReadArea
  lv_Cli_WriteArea
  lv_Cli_ListBlocks
  lv_Cli_GetAgBlockInfo
  lv_Cli_GetPgBlockInfo
  lv_Cli_ListBlocksOfType
  lv_Cli_Upload
  lv_Cli_FullUpload
  lv_Cli_Download
  lv_Cli_Delete
  lv_Cli_DBGet
  lv_Cli_DBFill
  lv_Cli_GetPlcDateTime
  lv_Cli_SetPlcDateTime
  lv_Cli_SetPlcSystemDateTime
  lv_Cli_GetOrderCode
  lv_Cli_GetCpuInfo
  lv_Cli_GetCpInfo
  lv_Cli_ReadSZL
  lv_Cli_ReadSZLList
  lv_Cli_PlcHotStart
  lv_Cli_PlcColdStart
  lv_Cli_PlcStop
  lv_Cli_CopyRamToRom
  lv_Cli_Compress
  lv_Cli_GetPlcStatus
  lv_Cli_GetProtection
  lv_Cli_SetSessionPassword
  lv_Cli_ClearSessionPassword
  lv_Cli_IsoExchangeBuffer
  lv_Cli_GetExecTime
  lv_Cli_GetLastError
  lv_Cli_GetPduLength
  lv_Cli_ErrorText
  lv_Srv_Create
  lv_Srv_Destroy
  lv_Srv_GetParam
  lv_Srv_SetParam
  lv_Srv_StartTo
  lv_Srv_Start
  lv_Srv_Stop
  lv_Srv_RegisterArea
  lv_Srv_UnregisterArea
  lv_Srv_LockArea
  lv_Srv_UnlockArea
  lv_Srv_GetStatus
  lv_Srv_SetCpuStatus
  lv_Srv_ClearEvents
  lv_Srv_PickEvent
  lv_Srv_GetMask
  lv_Srv_SetMask
  lv_Srv_ErrorText
  lv_Srv_EventText
  lv_Par_Create
  lv_Par_Destroy
  lv_Par_GetParam
  lv_Par_SetParam
  lv_Par_StartTo
  lv_Par_Start
  lv_Par_Stop
  lv_Par_BSend
  lv_Par_BRecv
  lv_Par_GetTimes
  lv_Par_GetStats
  lv_Par_GetLastError
  lv_Par_GetStatus
  lv_Par_ErrorText
