; dlltool --base-file C:\Users\DAVIDE~1.MAS\AppData\Local\Temp\cca05256.base --output-exp lv_snap7.exp --dllname lv_snap7.dll --output-def ../../lib/win32/lv_snap7.def --no-export-all-symbols --add-stdcall-alias --exclude-symbol=DllMainCRTStartup@12 --def C:\Users\DAVIDE~1.MAS\AppData\Local\Temp\cca05256.def
EXPORTS
	lv_Cli_ClearSessionPassword = lv_Cli_ClearSessionPassword@4 @ 1
	lv_Cli_ClearSessionPassword@4 @ 2
	lv_Cli_Compress = lv_Cli_Compress@8 @ 3
	lv_Cli_Compress@8 @ 4
	lv_Cli_Connect = lv_Cli_Connect@4 @ 5
	lv_Cli_Connect@4 @ 6
	lv_Cli_ConnectTo = lv_Cli_ConnectTo@16 @ 7
	lv_Cli_ConnectTo@16 @ 8
	lv_Cli_CopyRamToRom = lv_Cli_CopyRamToRom@8 @ 9
	lv_Cli_CopyRamToRom@8 @ 10
	lv_Cli_Create = lv_Cli_Create@0 @ 11
	lv_Cli_Create@0 @ 12
	lv_Cli_DBFill = lv_Cli_DBFill@12 @ 13
	lv_Cli_DBFill@12 @ 14
	lv_Cli_DBGet = lv_Cli_DBGet@16 @ 15
	lv_Cli_DBGet@16 @ 16
	lv_Cli_Delete = lv_Cli_Delete@12 @ 17
	lv_Cli_Delete@12 @ 18
	lv_Cli_Destroy = lv_Cli_Destroy@4 @ 19
	lv_Cli_Destroy@4 @ 20
	lv_Cli_Disconnect = lv_Cli_Disconnect@4 @ 21
	lv_Cli_Disconnect@4 @ 22
	lv_Cli_Download = lv_Cli_Download@16 @ 23
	lv_Cli_Download@16 @ 24
	lv_Cli_ErrorText = lv_Cli_ErrorText@12 @ 25
	lv_Cli_ErrorText@12 @ 26
	lv_Cli_FullUpload = lv_Cli_FullUpload@20 @ 27
	lv_Cli_FullUpload@20 @ 28
	lv_Cli_GetAgBlockInfo = lv_Cli_GetAgBlockInfo@20 @ 29
	lv_Cli_GetAgBlockInfo@20 @ 30
	lv_Cli_GetCpInfo = lv_Cli_GetCpInfo@8 @ 31
	lv_Cli_GetCpInfo@8 @ 32
	lv_Cli_GetCpuInfo = lv_Cli_GetCpuInfo@8 @ 33
	lv_Cli_GetCpuInfo@8 @ 34
	lv_Cli_GetExecTime = lv_Cli_GetExecTime@8 @ 35
	lv_Cli_GetExecTime@8 @ 36
	lv_Cli_GetLastError = lv_Cli_GetLastError@8 @ 37
	lv_Cli_GetLastError@8 @ 38
	lv_Cli_GetOrderCode = lv_Cli_GetOrderCode@20 @ 39
	lv_Cli_GetOrderCode@20 @ 40
	lv_Cli_GetParam = lv_Cli_GetParam@12 @ 41
	lv_Cli_GetParam@12 @ 42
	lv_Cli_GetPduLength = lv_Cli_GetPduLength@12 @ 43
	lv_Cli_GetPduLength@12 @ 44
	lv_Cli_GetPgBlockInfo = lv_Cli_GetPgBlockInfo@20 @ 45
	lv_Cli_GetPgBlockInfo@20 @ 46
	lv_Cli_GetPlcDateTime = lv_Cli_GetPlcDateTime@8 @ 47
	lv_Cli_GetPlcDateTime@8 @ 48
	lv_Cli_GetPlcStatus = lv_Cli_GetPlcStatus@8 @ 49
	lv_Cli_GetPlcStatus@8 @ 50
	lv_Cli_GetProtection = lv_Cli_GetProtection@8 @ 51
	lv_Cli_GetProtection@8 @ 52
	lv_Cli_IsoExchangeBuffer = lv_Cli_IsoExchangeBuffer@12 @ 53
	lv_Cli_IsoExchangeBuffer@12 @ 54
	lv_Cli_ListBlocks = lv_Cli_ListBlocks@8 @ 55
	lv_Cli_ListBlocks@8 @ 56
	lv_Cli_ListBlocksOfType = lv_Cli_ListBlocksOfType@16 @ 57
	lv_Cli_ListBlocksOfType@16 @ 58
	lv_Cli_PlcColdStart = lv_Cli_PlcColdStart@4 @ 59
	lv_Cli_PlcColdStart@4 @ 60
	lv_Cli_PlcHotStart = lv_Cli_PlcHotStart@4 @ 61
	lv_Cli_PlcHotStart@4 @ 62
	lv_Cli_PlcStop = lv_Cli_PlcStop@4 @ 63
	lv_Cli_PlcStop@4 @ 64
	lv_Cli_ReadArea = lv_Cli_ReadArea@28 @ 65
	lv_Cli_ReadArea@28 @ 66
	lv_Cli_ReadSZL = lv_Cli_ReadSZL@28 @ 67
	lv_Cli_ReadSZL@28 @ 68
	lv_Cli_ReadSZLList = lv_Cli_ReadSZLList@12 @ 69
	lv_Cli_ReadSZLList@12 @ 70
	lv_Cli_SetConnectionParams = lv_Cli_SetConnectionParams@16 @ 71
	lv_Cli_SetConnectionParams@16 @ 72
	lv_Cli_SetConnectionType = lv_Cli_SetConnectionType@8 @ 73
	lv_Cli_SetConnectionType@8 @ 74
	lv_Cli_SetParam = lv_Cli_SetParam@12 @ 75
	lv_Cli_SetParam@12 @ 76
	lv_Cli_SetPlcDateTime = lv_Cli_SetPlcDateTime@8 @ 77
	lv_Cli_SetPlcDateTime@8 @ 78
	lv_Cli_SetPlcSystemDateTime = lv_Cli_SetPlcSystemDateTime@4 @ 79
	lv_Cli_SetPlcSystemDateTime@4 @ 80
	lv_Cli_SetSessionPassword = lv_Cli_SetSessionPassword@8 @ 81
	lv_Cli_SetSessionPassword@8 @ 82
	lv_Cli_Upload = lv_Cli_Upload@20 @ 83
	lv_Cli_Upload@20 @ 84
	lv_Cli_WriteArea = lv_Cli_WriteArea@28 @ 85
	lv_Cli_WriteArea@28 @ 86
	lv_Par_BRecv = lv_Par_BRecv@20 @ 87
	lv_Par_BRecv@20 @ 88
	lv_Par_BSend = lv_Par_BSend@16 @ 89
	lv_Par_BSend@16 @ 90
	lv_Par_Create = lv_Par_Create@4 @ 91
	lv_Par_Create@4 @ 92
	lv_Par_Destroy = lv_Par_Destroy@4 @ 93
	lv_Par_Destroy@4 @ 94
	lv_Par_ErrorText = lv_Par_ErrorText@12 @ 95
	lv_Par_ErrorText@12 @ 96
	lv_Par_GetLastError = lv_Par_GetLastError@8 @ 97
	lv_Par_GetLastError@8 @ 98
	lv_Par_GetParam = lv_Par_GetParam@12 @ 99
	lv_Par_GetParam@12 @ 100
	lv_Par_GetStats = lv_Par_GetStats@20 @ 101
	lv_Par_GetStats@20 @ 102
	lv_Par_GetStatus = lv_Par_GetStatus@8 @ 103
	lv_Par_GetStatus@8 @ 104
	lv_Par_GetTimes = lv_Par_GetTimes@12 @ 105
	lv_Par_GetTimes@12 @ 106
	lv_Par_SetParam = lv_Par_SetParam@12 @ 107
	lv_Par_SetParam@12 @ 108
	lv_Par_Start = lv_Par_Start@4 @ 109
	lv_Par_Start@4 @ 110
	lv_Par_StartTo = lv_Par_StartTo@20 @ 111
	lv_Par_StartTo@20 @ 112
	lv_Par_Stop = lv_Par_Stop@4 @ 113
	lv_Par_Stop@4 @ 114
	lv_Srv_ClearEvents = lv_Srv_ClearEvents@4 @ 115
	lv_Srv_ClearEvents@4 @ 116
	lv_Srv_Create = lv_Srv_Create@0 @ 117
	lv_Srv_Create@0 @ 118
	lv_Srv_Destroy = lv_Srv_Destroy@4 @ 119
	lv_Srv_Destroy@4 @ 120
	lv_Srv_ErrorText = lv_Srv_ErrorText@12 @ 121
	lv_Srv_ErrorText@12 @ 122
	lv_Srv_EventText = lv_Srv_EventText@12 @ 123
	lv_Srv_EventText@12 @ 124
	lv_Srv_GetParam = lv_Srv_GetParam@12 @ 125
	lv_Srv_GetParam@12 @ 126
	lv_Srv_GetStatus = lv_Srv_GetStatus@16 @ 127
	lv_Srv_GetStatus@16 @ 128
	lv_Srv_LockArea = lv_Srv_LockArea@12 @ 129
	lv_Srv_LockArea@12 @ 130
	lv_Srv_PickEvent = lv_Srv_PickEvent@12 @ 131
	lv_Srv_PickEvent@12 @ 132
	lv_Srv_RegisterArea = lv_Srv_RegisterArea@16 @ 133
	lv_Srv_RegisterArea@16 @ 134
	lv_Srv_SetCpuStatus = lv_Srv_SetCpuStatus@8 @ 135
	lv_Srv_SetCpuStatus@8 @ 136
	lv_Srv_SetParam = lv_Srv_SetParam@12 @ 137
	lv_Srv_SetParam@12 @ 138
	lv_Srv_Start = lv_Srv_Start@4 @ 139
	lv_Srv_Start@4 @ 140
	lv_Srv_StartTo = lv_Srv_StartTo@8 @ 141
	lv_Srv_StartTo@8 @ 142
	lv_Srv_Stop = lv_Srv_Stop@4 @ 143
	lv_Srv_Stop@4 @ 144
	lv_Srv_UnlockArea = lv_Srv_UnlockArea@12 @ 145
	lv_Srv_UnlockArea@12 @ 146
	lv_Srv_UnregisterArea = lv_Srv_UnregisterArea@12 @ 147
	lv_Srv_UnregisterArea@12 @ 148
